%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Meledin_etal2003} Meledin, D., Tong, C. - Y. E., Blundell, R., \& Goltsman, G. (2003). Measurement of intermediate frequency bandwidth of hot electron bolometer mixers at terahertz frequency range. \textit{IEEE Microw. Wireless Compon. Lett.}, \textit{13}(11), 493--495.

\end{thebibliography}

\end{document}

