%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Svechnikov_etal1997} Svechnikov, S., Gol{\textquoteright}tsman, G., Voronov, B., Yagoubov, P., Cherednichenko, S., Gershenzon, E., et al. (1997). Spiral antenna NbN hot-electron bolometer mixer at submm frequencies. \textit{IEEE Trans. Appl. Supercond.}, \textit{7}(2), 3395--3398.

\end{thebibliography}

\end{document}

