%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Semenov_etal1997} Semenov, A. D., Heusinger, M. A., Renk, K. F., Menschikov, E., Sergeev, A. V., Elant{\textquoteright}ev, A. I., et al. (1997). Influence of phonon trapping on the performance of NbN kinetic inductance detectors. \textit{IEEE Trans. Appl. Supercond.}, \textit{7}(2), 3083--3086.

\end{thebibliography}

\end{document}

