%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Verevkin_etal1997} Verevkin, A. A., Ptitsina, N. G., Smirnov, K. V., Gol{\textquoteright}tsman, G. N., Voronov, B. M., Gershenzon, E. M., et al. (1997). Hot electron bolometer detectors and mixers based on a superconducting-two-dimensional electron gas-superconductor structure. In \textit{Proc. 4-th Int. Semicond. Device Research Symp.} (pp. 163--166).

\end{thebibliography}

\end{document}

