%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Goltsman+Gershenzon1993} Gol{\textquoteright}tsman, G. N., \& Gershenzon, E. M. (1993). High speed hot-electron superconducting bolometer. In J. R. Birch, \& T. J. Parker (Eds.), \textit{Proc. SPIE} (Vol. 2104, pp. 181--182). SPIE.

\end{thebibliography}

\end{document}

