%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Gershenzon_etal1989} Gershenzon, E. M., Gershenson, M. E., Goltsman, G. N., Lyulkin, A. M., Semenov, A. D., \& Sergeev, A. V. (1989). Limiting characteristics of fast-response superconducting bolometers. \textit{Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki}, \textit{59}(2), 11--120.

\end{thebibliography}

\end{document}

