%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Erickson1992} Erickson, N. R. (1992). Low-noise submillimeter receivers using single-diode harmonic mixers. In \textit{Proc. IEEE} (Vol. 80, pp. 1721--1728).

\end{thebibliography}

\end{document}

