%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Carlstrom+JonasZmuidzinas1996} Carlstrom, J. E., \& Jonas Zmuidzinas. (1996). Millimeter and Submillimeter Techniques. (848). Review of radio science 1993{\textendash}1996, (34). New York: Oxford University Press Inc.

\end{thebibliography}

\end{document}

