%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Karpov_etal2006} Karpov, A., Miller, D., Rice, F., Stern, J. A., Bumble, B., LeDuc, H. G., et al. (2006). Development of 1.25 THz SIS mixer for Herschel Space Observatory. In J. Zmuidzinas, \& W. S. Holland (Eds.), \textit{Proc. SPIE} (Vol. 6275, 62751).

\end{thebibliography}

\end{document}

