%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Parvitte_etal1995} Parvitte, B., Thomas, X., \& Courtois, D. (1995). Wide band (2.5 GHz) infrared heterodyne spectrometer. \textit{Int. J. Infrared and Millimeter Waves}, \textit{16}(9), 1533--1540.

\end{thebibliography}

\end{document}

