%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Benford_etal2002} Benford, D. J., Moseley, S. H., \& Chervenak, J. A. (2002). Mission requirements for ultralow-background, large format bolometer arrays. In \textit{Proc. Far-Infrared Submillimeter, \&  Millimeter Detector Workshop}. Monterey, California.

\end{thebibliography}

\end{document}

