%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Siddiqi+Prober2004} Siddiqi, I., \& Prober, D. E. (2004). Nb{\textendash}Au bilayer hot-electron bolometers for low-noise THz heterodyne detection. \textit{Appl. Phys. Lett.}, \textit{84}(8), 1404.

\end{thebibliography}

\end{document}

