%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Kasparek_etal2001} Kasparek, W., Fernandez, A., Hollmann, F., \& Wacker, R. (2001). Measurements of ohmic losses of metallic reflectors at 140 GHz using a 3-mirror resonator technique. \textit{Int. J. Infrared and Millimeter Waves}, \textit{22}(11), 1695--1707.

\end{thebibliography}

\end{document}

