%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Zmuidzinas_etal1989} Zmuidzinas, J., Betz A. L., \& Boreiko R.T. (1989). A corner-reflector mixer mount for far infrared wavelengths. \textit{Infrared  Phys.}, \textit{29}, 119--131.

\end{thebibliography}

\end{document}

