%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Shurakov_etal2020} Shurakov, A., Prikhodko, A., Mikhailov, D., Belikov, I., Kaurova, N., Voronov, B., et al. (2020). Efficiency of a microwave reflectometry for readout of a THz multipixel Schottky diode direct detector. In \textit{J. Phys.: Conf. Ser.} (Vol. 1695, 012156).

\end{thebibliography}

\end{document}

