%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Prokhodtsov_etal2020} Prokhodtsov, A., Kovalyuk, V., An, P., Golikov, A., Shakhovoy, R., Sharoglazova, V., et al. (2020). Silicon nitride Mach-Zehnder interferometer for on-chip quantum random number generation. In \textit{J. Phys.: Conf. Ser.} (Vol. 1695, 012118).

\end{thebibliography}

\end{document}

