%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Korneev_etal2007} Korneev, A., Minaeva, O., Divochiy, A., Antipov, A., Kaurova, N., Seleznev, V., et al. (2007). Ultrafast and high quantum efficiency large-area superconducting single-photon detectors. In M. Dusek, M. S. Hillery, W. P. Schleich, I. Prochazka, A. L. Migdall, \& A. Pauchard (Eds.), \textit{Proc. SPIE} (Vol. 6583, 65830I (1 to 9)). Spie.

\end{thebibliography}

\end{document}

