%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{deLara_etal2008} de~Lara, D. P., Ejrnaes, M., Casaburi, A., Lisitskiy, M., Cristiano, R., Pagano, S., et al. (2008). Feasibility investigation of NbN nanowires as detector in time-of-flight mass spectrometers for macromolecules of interest in biology (proteins). \textit{J. Low Temp. Phys.}, \textit{151}(3-4), 771--776.

\end{thebibliography}

\end{document}

