%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Meledin_etal2004} Meledin, D. V., Marrone, D. P., Tong, C. - Y. E., Gibson, H., Blundell, R., Paine, S. N., et al. (2004). A 1-THz superconducting hot-electron-bolometer receiver for astronomical observations. \textit{IEEE Trans. Microwave Theory Techn.}, \textit{52}(10), 2338--2343.

\end{thebibliography}

\end{document}

