%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Verevkin_etal2003} Verevkin, A., Slysz, W., Pearlman, A., Zhang, J., Sobolewski, R., Okunev, O., et al. (2003). Real-time GHz-rate counting of infrared photons using nanostructured NbN superconducting detectors. In \textit{CLEO/QELS} (CThM8). Optical Society of America.

\end{thebibliography}

\end{document}

