%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{_etal2014} Корнеева, Ю. П., Михайлов, М. М., Манова, Н. Н., Дивочий, А. А., Корнеев, А. А., Вахтомин, Ю. Б., et al. (2014). Сверхпроводниковый однофотонный детектор на основе аморфных пленок MoSi. In \textit{Труды XVIII международного симпозиума {\guillemotleft}Нанофизика и наноэлектроника{\guillemotright}} (Vol. 1, pp. 53--54).

\end{thebibliography}

\end{document}

