%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Galin_etal1999} Galin, I., Schnitzer, C. A., Dengler, R. J., \& Quintero, O. (1999). 177{\textendash}207 GHz radiometer front end, single{\textendash}side{\textendash}band measurements. In \textit{Proc. 10$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.} (70). Charlottesville, Virginia, USA.

\end{thebibliography}

\end{document}

