%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{_etal2004} Каурова, Н. С., Финкель, М. И., Масленников, С. Н., Вахтомин, Ю. Б., Антипов, С. В., Смирнов, К. В., et al. (2004). Смеситель субмиллиметрового диапазона длин волн на основе тонкой пленки YBa$_{2}$Cu$_{3}$O$_{7-x}$. In \textit{1-я международная конференция Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости} (291). Москва-Звенигород.

\end{thebibliography}

\end{document}

