%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Gordon_etal2006} Gordon, N. T., Lees, D. J., Bowen, G., Phillips, T. S., Haigh, M., Jones, C. L., et al. (2006). HgCdTe detectors operating above 200 K. \textit{J. Electron. Mater.}, \textit{35}(6), 1140--1144.

\end{thebibliography}

\end{document}

