%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Lubzens_etal1988} Lubzens, D., Rosenfeld, D., \& Nemirovsky, Y. (1988). The noise equivalent temperature difference performance of HgCdTe photodiode array. \textit{Infrared Physics}, \textit{28}(6), 417--423.

\end{thebibliography}

\end{document}

