%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Pruessner_etal2007} Pruessner, M. W., Stievater, T. H., \& Rabinovich, W. S. (2007). Integrated waveguide Fabry-Perot microcavities with silicon/air Bragg mirrors. \textit{Opt. Lett.}, \textit{32}(5), 533.

\end{thebibliography}

\end{document}

