%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Heeres_etal2010} Heeres, R. W., Dorenbos, S. N., Koene, B., Solomon, G. S., Kouwenhoven, L. P., \& Zwiller, V. (2010). On-Chip Single Plasmon Detection. \textit{Nano Lett.}, \textit{10}, 661--664.

\end{thebibliography}

\end{document}

