%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Marsili_etal2011} Marsili, F., Najafi, F., Dauler, E., Bellei, F., Hu, X., Csete, M., et al. (2011). Single-photon detectors based on ultranarrow superconducting nanowires. \textit{Nano Lett.}, \textit{11}(5), 2048--2053.

\end{thebibliography}

\end{document}

