%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{JuliaToussaint2012} Julia Toussaint, R. G., Marco Schubert, Torsten May, Hans-Georg Meyer, Benjamin Dietzek, J{\"u}rgen Popp, Matthias Hofherr, Matthias Arndt, Dagmar Henrich, Konstantin Il{\textquoteright}in, and Michael Siegel. (2012). Superconducting single-photon counting system for optical experiments requiring time-resolution in the picosecond range. \textit{AIP REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS}, \textit{83}.

\end{thebibliography}

\end{document}

