%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Irimajiri_etal2014} Irimajiri, Y., Kumagai, M., Morohashi, I., Kawakami, A., Nagano, S., Sekine, N., et al. (2014). Phase-locking of a THz-QCL using a Low Noise HEB mixer, and a  Frequency-comb as a Reference. In \textit{39th Int. Conf. IRMMW-THz} (pp. 1--2).

\end{thebibliography}

\end{document}

