%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Ferrari_etal2017} Ferrari, S., Kovalyuk, V., Hartmann, W., Vetter, A., Kahl, O., Lee, C., et al. (2017). Hot-spot relaxation time current dependence in niobium nitride waveguide-integrated superconducting nanowire single-photon detectors. \textit{Opt. Express}, \textit{25}(8), 8739--8750.

\end{thebibliography}

\end{document}

