%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{_etal2010} Корнеева, Ю. П., Флоря, И. Н., Корнеев, А. А., \& Гольцман, Г. Н. (2010). Cверхпроводящий однофотонный детектор для дальнего ИК диапазона длин волн. In \textit{Науч. сессия НИЯУ МИФИ} (pp. 46--47).

\end{thebibliography}

\end{document}

