%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Seliverstov_etal2017} Seliverstov, S. V., Rusova, A. A., Kaurova, N. S., Voronov, B. M., \& Goltsman, G. N. (2017). AC-biased superconducting NbN hot-electron bolometer for frequency-domain multiplexing. In \textit{Proc. 28$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.} (pp. 120--122).

\end{thebibliography}

\end{document}

