%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Goltsman_etal2007} Gol{\textquoteright}tsman, G., Korneev, A., Tarkhov, M., Seleznev, V., Divochiy, A., Minaeva, O., et al. (2007). Middle-infrared ultrafast superconducting single photon detector. In \textit{32nd IRMW / 15th ICTE} (pp. 115--116).

\end{thebibliography}

\end{document}

