%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Gerecht_etal1996} Gerecht, E., Musante, C. F., Wang, Z., Yngvesson, K. S., Mueller, E. R., Waldman, J., et al. (1996). Optimization of hot eleciron bolometer mixing efficiency in NbN at 119 micrometer wavelength. In \textit{Proc. 7$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.} (pp. 584--600).

\end{thebibliography}

\end{document}

