%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Mann_etal1998} Mann, C. M., Matheson, D. N., Ellison, B. N., Oldfield, M. L., Moyna, B. P., Spencer, J. J., et al. (1998). On the design and measurement of a 2.5 THz waveguide mixer. In \textit{Proc. 9$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.} (161).

\end{thebibliography}

\end{document}

