%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Gundlach+Schicke2000} Gundlach, K. H., \& Schicke, M. (2000). SIS and bolometer mixers for terahertz frequencies. \textit{Supercond. Sci. Technol}, \textit{13}, 181--187.

\end{thebibliography}

\end{document}

