%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Antipov_etal2004} Antipov, S. V., Vachtomin, Y. B., Maslennikov, S. N., Smirnov, K. V., Kaurova, N. S., Grishina, E. V., et al. (2004). Noise performance of quasioptical ultrathin NbN hot electron bolometer mixer at 2.5 and 3.8 THz. In \textit{Proc. 5-th MSMW} (Vol. 2, pp. 592--594). Kharkov, Ukraine.

\end{thebibliography}

\end{document}

