%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Rothermel_etal1983} Rothermel, H., K{\"a}ufl, H. U., \& Yu, Y. (1983). A heterodyne spectrometer for astronomical measurements at 10 micrometers. \textit{A\&A}, \textit{126}, 387--392.

\end{thebibliography}

\end{document}

