%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Cherednichenko_etal2007} Cherednichenko, S., Drakinskiy, V., Berg, T., Kollberg, E. L., \& Angelov, I. (2007). The direct detection effect in the hot-electron bolometer mixer sensitivity calibration. \textit{IEEE Trans. Microw. Theory Techn.}, \textit{55}(3), 504--510.

\end{thebibliography}

\end{document}

