%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Archer1983} Archer, J. W. (1983). Multiple mixer, cryogenic receiver for 200-350 GHz. \textit{Rev. Sci. Instrum.}, \textit{54}(10), 1371--1376.

\end{thebibliography}

\end{document}

