%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Poglitsch_etal2010} Poglitsch, A., Waelkens, C., Geis, N., Feuchtgruber, H., Vandenbussche, B., Rodriguez, L., et al. (2010). The Photodetector Array Camera and Spectrometer (PACS) on the Herschel Space Observatory. \textit{A\&A}, \textit{518}, 12.

\end{thebibliography}

\end{document}

