%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{_etal2009} Ожегов, Р. В., Окунев, О. В., \& Гольцман, Г. Н. (2009). Флуктуационная чувствительность сверхпроводящего болометрического смесителя на эффекте разогрева электронного газа. \textit{Радиотехника}, (3), 120--124.

\end{thebibliography}

\end{document}

