%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Irwin2006} Irwin, K. D. (2006). Thermodynamics of nonlinear bolometers near equilibrium. In \textit{Proc. 11$^{th}$ International Workshop on Low Temp. Detectors} (Vol. 559, pp. 718--720).

\end{thebibliography}

\end{document}

