%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Bennett_etal2014} Bennett, D. A., Schmidt, D. R., Swetz, D. S., \& Ullom, J. N. (2014). Phase-slip lines as a resistance mechanism in transition-edge sensors. \textit{Appl. Phys. Lett.}, \textit{104}, 042602.

\end{thebibliography}

\end{document}

