%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Shurakov_etal2020} Shurakov A, Mikhailov D, Belikov I, Kaurova N, Zilberley T, Prikhodko A, et al. Planar Schottky diode with a Γ-shaped anode suspended bridge. In: J. Phys.: Conf. Ser. Vol 1695.; 2020. 012154.

\end{thebibliography}

\end{document}

