%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Pentin_etal2017} Pentin, I., Finkel, M., Maslennikov, S., Vakhtomin, Y., Smirnov, K., Kaurova, N., et al. (2017). Superconducting hot-electron-bolometer mixers for the mid-IR. \textit{Rus. J. Radio Electron.}, (10), http://jre.cplire.ru/jre/oct17/9/text.pdf. Retrieved May 18, 2024, from http://jre.cplire.ru/jre/oct17/9/abstract_e.html

\end{thebibliography}

\end{document}

