%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Chouvaev_etal1998} Chouvaev, D., Kuzmin, L., Tarasov, M., Sundquist, P., Willander, M., \& Claeson, T. (1998). Normal metal hot-electron microbolometer with Andreev mirrors for THz space applications. In \textit{Proc. 9$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.} (pp. 331--335).

\end{thebibliography}

\end{document}

